IDEMIMAR_HATCH_FILE
DUVAR
DEFAULT_SCALE
1
LINE
0
0.149989407
0.173208106
0.149989407
LINE
0.173208106
0.149989407
0.25981216
0
LINE
0.25981216
0
0.346416213
0.149989407
LINE
0.346416213
0.149989407
0.51962432
0.149989407
LINE
0.51962432
0.149989407
0.433020266
0.299978815
LINE
0.433020266
0.299978815
0.519662432
0.450010592
LINE
0.519662432
0.450010592
0.346416213
0.450010592
LINE
0.346416213
0.450010592
0.25981216
0.6
LINE
0.25981216
0.6
0.173208106
0.450010592
LINE
0.173208106
0.450010592
0
0.450010592
LINE
0
0.450010592
0.086604053
0.299978815
LINE
0.086604053
0.299978815
0
0.149989407
